欧博abg

    水冷螺杆式冷水机组(干式)

    型号: 水冷螺杆式冷水机组(干式)
    标签:
       

    地址:广东省台山市台城镇南兴路15号
    电话:0750-5416666、400-883-2333、800-830-9638,
    传真:0750-5415555 nedfon@bjfa.net

    广东欧博abg空气系统股份有限公司    粤ICP备10227583号-4  粤公网安备44078102440912号    

    【网站地图】【sitemap】